Q: O canal auditivo humano comporta-se como qual tipo de instrumento acústico?
A: Ele funciona como um tubo sonoro fechado.

Q: Qual é o intervalo de frequências que compõe o espectro sonoro audível para um ser humano saudável?
A: Entre \(\ce{$20\ Hz$}\) e \(\ce{$20.000\ Hz$}\) (ou \(\ce{$20\ kHz$}\)).

Q: Como são denominadas as ondas mecânicas com frequências abaixo de \(\ce{$20\ Hz$}\)? Elas tem comprimento maior ou menor que o som audível?
A: Infrassons. Como tem frequência menor, possuem comprimento maior que o audível.

Q: Como são denominadas as ondas mecânicas com frequências acima de \(\ce{$20.000\ Hz$}\)? Elas tem comprimento maior ou menor que o som audível?
A: Ultrassons. Como tem frequência maior, possuem comprimento menor que o audível.

Q: Ordene os estados físicos da matéria (sólido, líquido e gasoso) de acordo com a velocidade decrescente de propagação do som.
A: \(\ce{$V_{s\acute{o}lido} > V_{l\acute{i}quido} > V_{gasoso}$}\).

Q: Qual é a relação entre a densidade de um meio material e a velocidade de propagação do som nele, mantendo outros fatores constantes?
A: A velocidade é inversamente proporcional à densidade do meio.

Q: Qual é o efeito do aumento da temperatura na velocidade de propagação do som em um gás?
A: O aumento da temperatura aumenta a agitação molecular, o que eleva a velocidade de propagação do som.

Q: Na física acústica, a 'altura' de um som refere-se a qual característica da onda?
A: À frequência da onda sonora. Nota musical.

Q: Diferencie um som 'alto' de um som 'baixo' segundo a terminologia técnica da física.
A: Um som alto possui frequência elevada (agudo), enquanto um som baixo possui frequência reduzida (grave).

Q: Qual qualidade sonora permite ao ouvido humano distinguir dois instrumentos diferentes tocando a mesma nota musical?
A: O timbre.

Q: O que define fisicamente o timbre de um som emitido por um instrumento musical?
A: O formato da onda, que é determinado pelo conjunto de harmônicos produzidos pela fonte.

Q: A característica do som popularmente chamada de 'volume' corresponde a qual conceito físico?
A: Intensidade sonora.

Q: Qual parâmetro da onda sonora é alterado quando aumentamos o volume de um dispositivo de áudio?
A: A amplitude da onda.

Q: Como se define a Intensidade Sonora (\(\ce{$I$}\)) em termos de potência e área?
A: É a razão entre a potência sonora (\(\ce{$P$}\)) que atravessa uma superfície e a área (\(\ce{$A$}\)) dessa superfície (\(\ce{$I = \frac{P}{A}$}\)).

Q: Considerando uma fonte sonora pontual, como a intensidade do som varia com a distância (\(\ce{$d$}\)) do observador?
A: A intensidade varia com o inverso do quadrado da distância (\(\ce{$I \propto \frac{1}{d^2}$}\)).

Q: Qual é a fórmula da área utilizada para calcular a intensidade de um som quando a questão fornece a distância até a fonte sonora?
A: Área da esfera: \(\ce{$A = 4 \pi d^2$}\).

Q: O que representa o termo \(\ce{$I_0$}\) na fórmula do nível sonoro e qual seu significado biológico?
A: Representa o limiar da audição humana, ou seja, a intensidade mínima que o ouvido humano consegue detectar.

Q: Qual é o valor padrão do limiar da audição humana (\(\ce{$I_0$}\)) em unidades do SI?
A: \(\ce{$I_0 = 10^{-12}\ W/m^2$}\).

Q: Qual a fórmula do nível sonoro (\(\ce{$N$ ou $L$}\)) em decibéis.
A: \(\ce{$N = 10 \cdot \log(\frac{I}{I_0})$}\).

Q: O que significa dizer que um som tem um nível de \(\ce{$0\ dB$}\)?
A: Significa que sua intensidade é exatamente igual ao limiar da audição humana (\(\ce{$I = I_0$}\)).

Q: Procedimento: Como determinar a variação da intensidade sonora ao saber que o nível sonoro aumentou em \(\ce{$1\ Bel$}\) (\(\ce{$10\ dB$}\))?
A: Um aumento de \(\ce{$1\ Bel$}\) no nível sonoro corresponde a multiplicar a intensidade sonora original por \(\ce{$10$}\).

Q: Se um som aumenta seu nível sonoro em \(\ce{$20\ dB$}\), por qual fator a sua intensidade física foi multiplicada?
A: Por um fator de \(\ce{$100$}\) (correspondente a \(\ce{$2\ Bels$}\), ou \(\ce{$10^2$}\)).

Q: No gráfico de um exame de audiometria, os pontos mais baixos do gráfico demosntram melhor ou pior audição para aquela frequência?
A: Indicam uma perda auditiva, pois é necessário um nível sonoro (volume) maior para que o indivíduo comece a detectar a frequência.

Q: Resumo Acústica
A: Altura = Frequencia = Nota Musical
Timbre = Formato = Instrumento Musical
Intensidade = Amplitude = Volume

Q: Qual a diferença entre 'som forte' e 'som alto' na física?
A: Som forte refere-se a grande intensidade/amplitude; som alto refere-se a grande frequência/agudo.

Q: Se a intensidade de um som é multiplicada por um milhão (1 000 000), qual é o acréscimo no nível sonoro em decibéis?
A: Acréscimo de \(\ce{$60\ dB$}\) (pois um milhão é \(\ce{$10^6$}\), equivalendo a \(\ce{$6\ Bels$}\)).