Q: Em um circuito elétrico, o que caracteriza uma 'Ponte de Wheatstone'?
A: Um circuito com dois ramos em paralelo interligados por um fio central (a ponte), cujo produto das resistencias cruzadas da o mesmo resultado, sendo assim, a corrente e a ddp na ponte igual a zero.

Q: Qual é a condição matemática para que uma ponte de Wheatstone esteja em equilíbrio?
A: O produto das resistências cruzadas deve ser igual:
\(\ce{$R_1 \cdot R_4 = R_2 \cdot R_3$}\).

Q: Se a multiplicação cruzada das resistências em uma ponte for igual (\(\ce{$R_1 \cdot R_4 = R_2 \cdot R_3$}\)), o que acontece com a corrente no fio central?
A: A corrente elétrica no fio central (ponte) é igual a zero.

Q: Se você identificar que uma ponte de Wheatstone está equilibrada, qual é o primeiro passo para simplificar o circuito?
A: Retirar ou ignorar o fio central (a ponte), pois não passa corrente por ele.

Q: Ao resolver um circuito de ponte equilibrada (sem o fio central), como ficam as resistências dos ramos superiores e inferiores?
A: Os resistores de cada ramo ficam em série entre si, e os dois ramos resultantes ficam em paralelo.

Q: Se um amperímetro colocado no centro de uma ponte de Wheatstone marca zero, o que se pode afirmar sobre as resistências do circuito?
A: Que elas são proporcionais e satisfazem a condição de equilíbrio \(\ce{$R_3 \cdot R_1 = R_2 \cdot R_x$}\).

Q: Se a ponte de Wheatstone NÃO estiver equilibrada e houver um voltímetro no fio central, como devemos proceder inicialmente?
A: Considerar o voltímetro como uma chave aberta (resistência infinita) e retirá-lo para calcular as correntes nos ramos. Depois, calcular quanto vale a queda de potencial em R_1 e R_3, a diferença entre esses valores o voltímetro marcará!

Q: Em uma ponte não equilibrada com um voltímetro, qual é o objetivo de retirar o voltímetro temporariamente?
A: Calcular o potencial elétrico (voltagem) em cada nó que o voltímetro estava conectado.

Q: O que são os 'Valores Nominais' de um aparelho elétrico?
A: São os valores de potência e voltagem de etiqueta para os quais o aparelho foi projetado para funcionar perfeitamente.

Q: Se uma questão fornece os valores nominais de uma lâmpada, mas ela está ligada a uma voltagem diferente da nominal, o que permanece constante?
A: A resistência elétrica (\(\ce{$R$}\)) da lâmpada.

Q: Se o objetivo é fazer uma lâmpada funcionar 'perfeitamente' (conforme os valores nominais), o que devemos garantir no circuito?
A: Que a voltagem e a corrente que chegam nela sejam exatamente as de sua etiqueta nominal.

Q: Como calcular a corrente nominal de um aparelho usando Potência (\(\ce{$P$}\)) e Voltagem (\(\ce{$U$}\))?
A: \(\ce{$i = \frac{P}{U}$}\) (fórmula do 'piU').

Q: Se uma lâmpada de valores nominais \(\ce{$6V / 12W$}\) for ligada a uma bateria de \(\ce{$12V$}\), o que deve ser feito para ela não queimar?
A: Adicionar um resistor em série para consumir os \(\ce{$6V$}\) excedentes da bateria.

Q: Em uma 'Ponte de Fio', como a resistência se relaciona com o comprimento do fio?
A: A resistência é diretamente proporcional ao comprimento (\(\ce{$L$}\)), seguindo a Segunda Lei de Ohm.

Q: Para que serve calcular a resistência de uma lâmpada através dos valores nominais?
A: Para substituir a lâmpada por um resistor fixo e resolver o circuito usando as leis da eletrodinâmica.

Q: Se dois resistores estão em paralelo e um deles dissipa \(\ce{$6V$}\), quanto o outro dissipa?
A: Ele também dissipa \(\ce{$6V$}\), pois componentes em paralelo recebem a mesma tensão.

Q: Em um problema de valores nominais, se a lâmpada está em paralelo com um resistor \(\ce{$R$}\), como a ddp se distribui?
A: A lâmpada e o resistor \(\ce{$R$}\) terão a mesma ddp.

Q: Se uma bateria fornece \(\ce{$24V$}\) e um resistor em série gasta \(\ce{$10V$}\), quanto de voltagem sobra para o restante do circuito em paralelo?
A: Sobram \(\ce{$14V$}\) (\(\ce{$24V - 10V$}\)).