Q: Representação de um gerador real em um circuito:
A: Um gerador ideal de força eletromotriz (\(\ce{$E$}\)) em série com uma resistência interna (\(\ce{$r$}\)) e uma externa (\(\ce{R}\)).

Q: Qual a relação entre a Força Eletromotriz e a Tensão (U) no gráfico abaixo?
A: A pilha gera 40V (Força Eletromotriz) e cada ponto do gráfico indica quanto desses 40V ela consegue fornecer para uma resistência externa, que chamamos de tensão (U)

Q: Conceito: Corrente de Curto-Circuito (\(\ce{$i_{cc}$}\))
A: É a corrente máxima de um gerador.
Acontece quando toda a força eletromotriz é consumida pela resistência interna.

Q: Qual a corrente de curto circuito abaixo e o que ela significa?
A: 4 A, pois é o máximo de corrente elétrica (quando toca o eixo x da corrente)
Essa corrente acontece quando todos os 40 V são consumidos pela resistência interna.

Q: Como calcular a resistência interna do gerador abaixo?
A: U = r . i
onde todos os 40 V são consumidos na resistência interna gerando a corrente de 4 A.

Q: Equação do Gerador:
A: \(\ce{$U = E - r \cdot i$}\)

Q: Significado de cada termo em \(\ce{$U = E - r \cdot i$}\):
A: \(\ce{$U$}\) (tensão fornecida para uma resistencia externa), \(\ce{$E$}\) (força eletromotriz), \(\ce{$r$}\) (resistência interna), \(\ce{$i$}\) (corrente).

Q: Qual a diferença entre um gráfico de resistor e gerador?
A: Resistor começa na origem e é crescente.
Gerador não começa na origem e é uma reta decrescente.

Q: No gráfico \(\ce{$U \times i$}\), o que representa o ponto onde a reta toca o eixo vertical (\(\ce{$y$}\))?
A: A Força Eletromotriz (\(\ce{$E$}\)).

Q: No gráfico \(\ce{$U \times i$}\), o que representa o ponto onde a reta toca o eixo horizontal (\(\ce{$x$}\))?
A: A Corrente de Curto-Circuito (\(\ce{$i_{cc}$}\)).

Q: Se a questão der um gráfico \(\ce{$U \times i$}\) incompleto, qual a estratégia de resolução recomendada?
A: Substituir os pontos do gráfico na equação do gerador.

Q: Se a questão fornecer um ponto intermediário \(\ce{$(i, U)$}\) no gráfico, como achar \(\ce{$r$}\) e \(\ce{$E$}\)?
A: Substituir os valores na equação \(\ce{$U = E - r \cdot i$}\) (se tiver \(\ce{$E$}\), acha \(\ce{$r$}\); se não, faz sistema com dois pontos).

Q: Conceito: Potência Total (\(\ce{$P_t$}\)) do gerador
A: É toda a potência produzida pela Força Eletromotriz

Q: Conceito: Potência Dissipada internamente (\(\ce{$P_d$}\)) do gerador
A: É a potência perdida em forma de calor dentro da pilha pela resistência interna

Q: Conceito: Potência Útil (\(\ce{$P_u$}\)) do gerador ou dissipada pelo resistor
A: É a potência efetivamente entregue ao circuito externo usando o valor de R e não r

Q: Qual a relação matemática entre as potências Total, Útil e Dissipada?
A: \(\ce{$P_t = P_u + P_d$}\)

Q: Se a questão pedir a Potência Útil Máxima, qual deve ser o valor da corrente a ser utilizada?
A: Metade da corrente máxima ou de curto-circuito (\(\ce{$i = \frac{i_{cc}}{2}$}\)).

Q: Qual a condição da tensão (\(\ce{$U$}\)) para que a potência útil seja máxima de um gráfico de gerador?
A: A tensão de saída deve ser metade da força eletromotriz (\(\ce{$U = \frac{E}{2}$}\)).

Q: Se a resistência externa (\(\ce{$R$}\)) aumentar em um circuito com gerador real, o que ocorre com \(\ce{$U$}\)?
A: A corrente (\(\ce{$i$}\)) diminui, logo a perda (\(\ce{$r \cdot i$}\)) diminui e \(\ce{$U$}\) aumenta (aproxima-se de \(\ce{$E$}\)).

Q: Como converter um gráfico \(\ce{$U \times i$}\) em um desenho de circuito simples?
A: Desenhar uma malha única com \(\ce{$E$}\) e \(\ce{$r$}\) em série com uma carga externa \(\ce{$R$}\).
Faz-se U = r . i com a corrente de curto circuito para achar r.