Q: Na equação do gerador \(\ce{U = $\epsilon$ - r.i}\) qual o significado prático de cada um dos termos:
U
\(\ce{\epsilon}\)
r.i
A: U = representa quantos volts serão utilizados para as resistências externas
\(\ce{\epsilon}\) = representa quantols volts são gerados pela pilha
r.i = representa quantols volts são convertidos em energia térmica pela resistência interna

Q: Em um gerador real, por que a tensão fornecida (\(\ce{$U$}\)) é menor que a força eletromotriz (\(\ce{$E$}\))?
A: Devido à queda de potencial causada pela resistência interna (\(\ce{$r$}\)) do dispositivo.

Q: Se dois geradores estão em série e se ajudam (polaridades concordantes), qual é a fórmula da \(\ce{$E_{eq}$}\)?
A: \(\ce{$E_{eq} = E_1 + E_2$}\)

Q: Em uma associação em série, como se calcula a resistência interna equivalente (\(\ce{$r_{eq}$}\))?
A: Soma-se as resistências internas de cada gerador: \(\ce{$r_{eq} = r_1 + r_2 + ... + r_n$}\).

Q: Qual é a principal vantagem de associar pilhas em série?
A: Aumentar a força eletromotriz total disponível para o circuito.

Q: Qual o sentido da corrente elétrica no circuito abaixo e quala  força eletromotriz equivalente?
A: A corrente seguirá o sentido imposto pelo gerador de maior força eletromotriz (\(\ce{$E$}\)). Nesse caso, sentido anti-horário com 2V.

Q: Em um receptor, o que representa a força contraeletromotriz (\(\ce{$E'$}\))?
A: A parte da energia elétrica que o dispositivo converte em outra forma de energia não térmica (ex: química ou mecânica).

Q: Qual é a equação característica de um receptor elétrico? e o significado de cada termo.
A: \(\ce{$U = E' + r \cdot i$}\)
\(\ce{E'}\) = Quantos volts são convertidos em outra energia útil.
r.i = Quantos vols são dissipados em energia térmica pela resistência interna.
U = Quantos volts são consumidos no total pelo receptor.

Q: Como se diferencia visualmente o gráfico \(\ce{$U \times i$}\) de um gerador, de um receptor e resistor?
A: O gráfico I é de um receptor
O gráfico II é de um gerador
O gráfico III é de um resistor

Q: O gráfico abaixo é de qual dispositivo e qual equação utilizar nos seus pontos?
A: Receptor: \(\ce{$U = E' + r.i$}\)

Q: Ao associar \(\ce{$n$}\) geradores idênticos em paralelo, qual é o valor da \(\ce{$E_{eq}$}\)?
A: \(\ce{$E_{eq} = E$}\) (o valor de um único gerador). Nao muda a f.e.m.

Q: Como se calcula a resistência interna equivalente (\(\ce{$r_{eq}$}\)) de \(\ce{$n$}\) geradores idênticos em paralelo?
A: \(\ce{$r_{eq} = \frac{r}{n}$}\)

Q: Qual é a principal vantagem da associação de geradores em paralelo?
A: Reduzir a resistência interna equivalente, aumentando a eficiência e a durabilidade das pilhas.

Q: Como o sentido da corrente elétrica difere entre um gerador e um receptor em relação aos seus terminais?
A: No gerador, a corrente sai pelo polo positivo; no receptor, a corrente entra pelo polo positivo.

Q: Se um circuito tem $E_1 = 12\text{ V}$ e $E_2 = 10\text{ V}$ em oposição, qual será o papel do gerador de $10\text{ V}$?
A: Atuará como receptor.

Q: Se associarmos duas pilhas de \(\ce{$1,5\text{ V}$}\) em paralelo, qual a voltagem resultante entregue a um resistor?
A: \(\ce{$1,5\text{ V}$}\)

Q: No gráfico de um receptor abaixo, qual sua força contraeletromotriz e quantos volts ele dissipa na resistência interna quando i = 5 A?
A: 2 volts são a força contraeletromotriz (energia útil)
1 volts são perdidos em r (em calor), pela diferença do ponto inicial ao ponto final do gráfico.

Q: Qual a principal diferença entre as definições de Série e Paralelo para pilhas versus resistores?
A: As definições de conexão (mesmo fio vs. mesmos nós) são idênticas; muda apenas a grandeza operada (\(\ce{$E$}\) vs \(\ce{$R$}\)).