Q: A Primeira Lei de Kirchhoff, também conhecida como Lei dos Nós, baseia-se em qual princípio de conservação da física? O que ela diz?
A: Princípio da conservação da carga elétrica. Toda a corrente que chega num nó deve ser igual as correntes que saem.

Q: A Segunda Lei de Kirchhoff, ou Lei das Malhas, é fundamentada em qual princípio de conservação? O que ela diz?
A: Princípio da conservação da energia. Toda a força eletromotriz gerada deve ser consumida pelo circuito (malha).

Q: Se uma questão apresenta o símbolo de 'fio terra' em um ponto específico, o que isso indica sobre o potencial elétrico daquele local?
A: Indica que o potencial elétrico naquele ponto é igual a \(\ce{$0\ V$}\).

Q: Como determinar o sentido da corrente em um circuito de malha única com múltiplas pilhas em oposição?
A: O sentido será definido pelo conjunto de pilhas que fornecer a maior força eletromotriz equivalente.

Q: Se ao calcular uma corrente elétrica o resultado for negativo, o que deve ser feito para corrigir a interpretação física?
A: Deve-se inverter o sentido da seta da corrente adotado inicialmente, mantendo o valor numérico.

Q: Como proceder se um ramo do circuito tiver um gerador e um receptor em série e a questão pedir a ddp do trecho?
A: Soma-se a energia ganha no gerador (\(\ce{$+\varepsilon$}\)) e subtraem-se as quedas no receptor (\(\ce{$-\varepsilon'$}\)) e nas resistências (\(\ce{$-R \cdot I$}\)).

Q: Por que é recomendado sempre percorrer o circuito no sentido da corrente ao calcular potenciais?
A: Para evitar confusões conceituais, garantindo que resistores sempre representem perdas de energia.

Q: Se houver apenas um gerador no circuito, o sentido da corrente será sempre _____.
A: Saindo pelo polo positivo do gerador.

Q: Em um circuito complexo, o que determina se uma bateria é gerador ou receptor?
A: O sentido da corrente resultante: se entra pelo positivo é receptor, se sai pelo positivo é gerador.