Q: O que define o chamado Efeito Joule?
A: A transformação exclusiva de energia elétrica em energia térmica (calor).

Q: Quais as 3 equações para calcular potência de um resistor?
A: \(\ce{$P = i \cdot U$}\)  \(\ce{$P = R \cdot i^2$}\) e \(\ce{$P = \frac{U^2}{R}$}\).

Q: Qual equação utilizar para encontrar a relação entre a resistência e a potência em um chuveiro?
A: Através da fórmula \(\ce{$P = \frac{U^2}{R}$}\).

Q: Para aparelhos ligados na tomada (tensão constante), qual fórmula de potência é ideal para analisar proporções?
A: \(\ce{$P = \frac{U^2}{R}$}\) (pois a tensão \(\ce{$U$}\) permanece fixa).

Q: No chuveiro elétrico, para a água esquentar mais, a resistência deve ser _____.
A: Menor (diminuindo \(\ce{$R$}\), a potência \(\ce{$P$}\) aumenta).

Q: Qual a relação entre as posições Inverno e Verão e a Resistência do chuveiro.
A: A resistência é mínima na posição inverno (Maior Potência) e a resistência é máxima na posição verão (Menor Potência).

Q: Equação: Segunda Lei de Ohm
A: \(\ce{$R = \rho \cdot \frac{L}{A}$}\)

Q: Para aumentar a potência de um chuveiro sem trocar a tensão, deve-se _____ (aumentar/diminuir) o comprimento do fio da resistência.
A: Diminuir (reduzindo \(\ce{$L$}\), reduz-se \(\ce{$R$}\), o que aumenta \(\ce{$P$}\)).

Q: Se a resistência de um aparelho é reduzida à metade (\(\ce{$1/2$}\)), a potência elétrica (sob mesma tensão) será _____.
A: Dobrada (multiplicada por \(\ce{$2$}\)).

Q: Definição: Valor Nominal
A: As especificações de fábrica (tensão e potência) para o funcionamento correto de um aparelho.

Q: O que ocorre com a potência se um aparelho de \(\ce{$110\text{V}$}\) for ligado em \(\ce{$220\text{V}$}\)?
A: A potência quadruplica (\(\ce{$2^2 = 4$}\)), o que geralmente queima o aparelho.

Q: Se um aparelho de \(\ce{$220\text{V}$}\) for ligado em \(\ce{$110\text{V}$}\), a potência será reduzida _____ vezes.
A: \(\ce{$4$}\) vezes (tensão cai pela metade, potência cai ao quadrado).

Q: Para compensar um aumento de \(\ce{$3$}\) vezes na tensão (\(\ce{$U$}\)) e manter a potência original, a resistência deve aumentar _____ vezes.
A: \(\ce{$9$}\) vezes (\(\ce{$3^2$}\)).

Q: Qual unidade de energia deve ser usada no SI quando a potência está em Watts e o tempo em segundos?
A: Joule (\(\ce{$J$}\)).

Q: Na integração Elétrica-Calorimetria, qual grandeza faz a ponte entre as duas áreas?
A: Energia (onde \(\ce{$E$}\) da elétrica é igual ao calor \(\ce{$Q$}\) da calorimetria).

Q: Por que não se deve igualar diretamente \(\ce{$m \cdot c \cdot \Delta T = P \cdot \Delta t$}\) sem conferir as unidades?
A: Porque o calor \(\ce{$Q$}\) costuma vir em calorias (\(\ce{$cal$}\)) e a energia \(\ce{$E$}\) em Joules (\(\ce{$J$}\)).

Q: Qual é a conversão padrão aproximada entre caloria e Joule?
A: \(\ce{$1\text{ cal} \approx 4\text{ J}$}\) (ou \(\ce{$4,2\text{ J}$}\)).

Q: Como utilizar a informação de vazão de água (Ex: \(\ce{$3\text{ L/min}$}\)) em cálculos de calorimetria?
A: Considerar a massa como \(\ce{$3\text{ kg}$}\) e o tempo como \(\ce{$1\text{ minuto}$ ($60\text{ s}$}\)).

Q: Se a vazão é dada em litros por segundo, qual valor deve ser usado para o tempo na fórmula \(\ce{$E = P \cdot \Delta t$}\)?
A: \(\ce{$1$}\) segundo.

Q: Em questões de disjuntores, qual fórmula de potência é geralmente o 'gatilho' inicial?
A: \(\ce{$P = i \cdot U$}\) (PIU).

Q: Para comparar o brilho de lâmpadas em um circuito série (mesma corrente), qual fórmula de potência facilita a análise?
A: \(\ce{$P = R \cdot i^2$}\) .

Q: Ao aumentar o comprimento de um resistor, a potência dissipada (sob mesma tensão) irá_____ (aumentar/diminuir)
A: Maior comprimento = Maior Resistência = Menor Potência.

Q: Qual grandeza do 'Que macete' determina em quais unidades a massa e o calor devem estar?
A: O calor específico (\(\ce{$c$}\)).

Q: Se a resistência de um chuveiro aumenta, o que acontece com a corrente elétrica?
A: A corrente diminui.

Q: Em problemas de porcentagem, se algo multiplica por \(\ce{$2,5$}\), qual foi o aumento percentual?
A: \(\ce{$150\%$}\).