Q: Como se define o conceito de calor na termodinâmica?
A: Energia térmica em em movimento devido a uma diferença de temperatura.

Q: Qual a principal diferença conceitual entre temperatura e calor?
A: Temperatura é uma propriedade que o corpo possui, enquanto o calor é uma ação (troca de energia).

Q: Em qual direção o calor flui naturalmente entre dois corpos em contato?
A: Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura.

Q: O que caracteriza o estado de equilíbrio térmico entre dois corpos?
A: Ambos atingem a mesma temperatura, terminando o fluxo de calor.

Q: Qual lei da termodinâmica afirma que corpos em equilíbrio térmico possuem a mesma temperatura?
A: Lei Zero da Termodinâmica.

Q: Qual é a fórmula matemática que relaciona as escalas Celsius (\(\ce{$T_C$}\)) e Fahrenheit (\(\ce{$T_F$}\))?
A: \(\ce{$\frac{T_C}{5} = \frac{T_F - 32}{9}$}\).

Q: Por que a escala Kelvin é denominada uma escala absoluta?
A: Porque seu ponto zero (zero absoluto) baseia-se na ausência total de agitação molecular.

Q: Qual é o valor aproximado do zero absoluto em graus Celsius?
A: \(\ce{$-273^\circ C$.}\)

Q: Na escala Kelvin, quais são os valores para os pontos de ebulição e fusão da água?
A: \(\ce{$373 K$ e $273 K$.}\)

Q: Como se converte uma temperatura de Celsius (\(\ce{$T_C$}\)) para Kelvin (\(\ce{$T_K$}\))?
A: \(\ce{$T_K = T_C + 273$.}\)

Q: No método de dedução de fórmulas entre escalas (Teorema de Tales), qual é a proporção simplificada utilizada?
A: \(\ce{$\frac{\text{meio} - \text{baixo}}{\text{cima} - \text{baixo}}$.}\)

Q: Qual é a relação entre uma variação de temperatura em Celsius (\(\ce{$\Delta T_C$}\)) e em Kelvin (\(\ce{$\Delta T_K$}\))?
A: A variação é idêntica:\(\ce{$\Delta T_C = \Delta T_K$}\).

Q: Qual é a fórmula para converter uma variação de temperatura Celsius (\(\ce{$\Delta T_C$}\)) para Fahrenheit (\(\ce{$\Delta T_F$}\))?
A: \(\ce{$\frac{\Delta T_C}{5} = \frac{\Delta T_F}{9}$.}\)

Q: Uma variação de \(\ce{$1^\circ C$}\) equivale a qual variação na escala Fahrenheit?
A: Uma variação de \(\ce{$1,8^\circ F$}\).

Q: Termo: Zero Absoluto
A: Temperatura teórica mínima onde a agitação molecular é nula, equivalente a \(\ce{$0 K$ ou $-273^\circ C$}\).

Q: Qual é o primeiro passo prático para deduzir uma fórmula entre duas escalas termométricas desconhecidas?
A: Montar dois termômetros paralelos e identificar os pontos equivalentes de ebulição e fusão.

Q: Como a agitação molecular se comporta em um corpo mais frio; comparado a um mais quente?
A: As moléculas do corpo frio batem-se/vibram menos que as do corpo quente.

Q: Na escala Fahrenheit, a água congela a _____ e evapora a _____.
A: \(\ce{$32^\circ F$ / $212^\circ F$}\).

Q: O que acontece com o fluxo de calor quando o equilíbrio térmico é atingido?
A: O fluxo de calor cessa.

Q: Em materiais de comportamento normal, qual a relação entre temperatura e volume?
A: Grandezas diretamente proporcionais: o aumento da temperatura provoca o aumento do volume.

Q: Como a densidade de um corpo normal é afetada pelo seu aquecimento?
A: A densidade diminui, pois o volume aumenta mantendo a mesma massa (\(\ce{$d = \frac{m}{V}$}\)).

Q: Qual é a faixa de temperatura em que a água apresenta comportamento anômalo?
A: Entre \(\ce{$0^{\circ}C$ e $4^{\circ}C$}\).

Q: O que acontece com o volume da água ao ser aquecida de \(\ce{$0^{\circ}C$ para $4^{\circ}C$}\)?
A: O volume diminui (contração térmica).

Q: Em qual temperatura a água atinge sua densidade máxima?
A: \(\ce{$4^{\circ}C$}\).

Q: O que justifica o gelo flutuar na água líquida?
A: O comportamento anômalo da água, que a torna menos densa no estado sólido do que no estado líquido a \(\ce{$4^{\circ}C$}\).

Q: O que mede o coeficiente de dilatação térmica de uma substância?
A: A facilidade com que o material muda de tamanho em resposta a variações de temperatura.

Q: Se o material \(\ce{$A$}\) tem coeficiente de dilatação maior que o material \(\ce{$B$}\), qual dilata mais ao ser aquecido?
A: O material \(\ce{$A$}\) dilataria mais.

Q: Qual a relação entre facilidade de dilatação e facilidade de contração (regra 'tudo que vem fácil, vai fácil')?
A: Materiais com maior coeficiente aumentam mais ao esquentar e diminuem mais ao esfriar.

Q: Se um anel de metal está preso em um bastão de vidro, como proceder para soltá-lo usando aquecimento?
A: Deve-se aquecer o conjunto, pois o metal dilata mais que o vidro, criando folga.

Q: Para qual lado uma lâmina bimetálica enverga ao ser aquecida?
A: Para o lado do metal de menor coeficiente de dilatação (o de maior coeficiente fica na parte externa da curva).

Q: Para qual lado uma lâmina bimetálica enverga ao ser resfriada?
A: Para o lado do metal de maior coeficiente de dilatação (ele contrai mais e fica na parte interna da curva).

Q: Qual é a função da lâmina bimetálica em dispositivos como ferros de passar e geladeiras?
A: Atuar como um termostato, abrindo ou fechando o contato elétrico conforme a curvatura muda com a temperatura.

Q: Qual é a fórmula da dilatação linear?
A: \(\ce{$\Delta L = L_{0} \cdot \alpha \cdot \Delta T$}\).

Q: Qual a relação entre o coeficiente superficial (\(\ce{$\beta$}\)) e o linear (\(\ce{$\alpha$}\))?
A: \(\ce{$\beta = 2 \cdot \alpha$}\).

Q: Como fica a fórmula da dilatação superficial usando o coeficiente linear?
A: \(\ce{$\Delta A = A_{0} \cdot (2\alpha) \cdot \Delta T$}\).

Q: Qual a relação entre o coeficiente volumétrico (\(\ce{$\gamma$}\)) e o linear (\(\ce{$\alpha$}\))?
A: \(\ce{$\gamma = 3 \cdot \alpha$}\).

Q: Como fica a fórmula da dilatação volumétrica usando o coeficiente linear?
A: \(\ce{$\Delta V = V_{0} \cdot (3\alpha) \cdot \Delta T$}\).

Q: Qual é a unidade de medida comum para os coeficientes de dilatação?
A: \(\ce{$^{\circ}C^{-1}$}\).

Q: Qual o cuidado essencial com unidades de comprimento em cálculos de dilatação?
A: O comprimento inicial (\(\ce{$L_{0}$}\)) e a dilatação (\(\ce{$\Delta L$}\)) devem estar na mesma unidade (ex: ambos em centímetros).

Q: O que significa o termo 'dilatação aparente' em problemas de líquidos?
A: É o volume de líquido que transborda de um recipiente totalmente cheio após o aquecimento.

Q: Por que ocorre o transbordamento de líquidos em recipientes aquecidos?
A: Porque o coeficiente de dilatação do líquido costuma ser maior que o do recipiente.

Q: Se uma questão pede o coeficiente de dilatação 'volumétrico' e fornece o 'linear', qual a relação entre eles?
A: Multiplicar o valor do coeficiente linear por 3.

Q: Como tratar problemas que dão a dilatação em porcentagem (ex: aumenta \(\ce{$0,5\%$}\))?
A: Escrever a dilatação como uma fração do valor inicial (ex: \(\ce{$\Delta L = 0,005 \cdot L_{0}$}\)).

Q: Qual a principal 'pegadinha' em questões de dilatação superficial de chapas com furos?
A: Achar que o furo diminui com o crescimento da chapa, quando na verdade ele também dilata.

Q: Como converter um coeficiente dado em \(\ce{$^{\circ}C^{-1}$}\) para usar em uma escala Kelvin?
A: Não é necessário converter o valor numérico, pois a variação de \(\ce{$1^{\circ}C$}\) é igual à variação de \(\ce{$1K$}\).

Q: Qual a relação entre as ligações químicas e a dilatação?
A: Materiais com ligações químicas mais fortes tendem a ter menores coeficientes de dilatação.